1.8 1.85 1.9 1.95 )^2c

) (GeV/ ππ(K M

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10^310×

2c Counts per 4 MeV/

ALICE = 13 TeV s pp, 0.17% INEL > 0) − High-mult (0 ±π^±π

±

K → ^±D c < 3 GeV/ Tp 2 <

) = 0.70 σ(2 B+S S Data Fit Background Tot signal_+ D →c _+ D →b

ALI-PUB-530050

ALI-PUB-530050